% !TeX TS-program =
% !TeX spellcheck = en_DK
% !TeX encoding = UTF-8
% !TeX root = ../main.tex

\chapter{Base Configuration}

\section{Cisco Lab}

\lstinputlisting[language=cisco]{code/base.cfg/base.cfg}
\lstinputlisting[language=cisco]{code/base.cfg/blockHSRPVRRPGLBP.cfg}
\lstinputlisting[language=cisco]{code/base.cfg/cdp.cfg}
\lstinputlisting[language=cisco]{code/base.cfg/clock.cfg}
\lstinputlisting[language=cisco]{code/base.cfg/dhcp.cfg}
\lstinputlisting[language=cisco]{code/base.cfg/hsrp.cfg}
\lstinputlisting[language=cisco]{code/base.cfg/interfaces.cfg}
\lstinputlisting[language=cisco]{code/base.cfg/lldp.cfg}
\lstinputlisting[language=cisco]{code/base.cfg/ntp.cfg}
\lstinputlisting[language=cisco]{code/base.cfg/ospf.cfg}
\lstinputlisting[language=cisco]{code/base.cfg/spanningtree.cfg}
\lstinputlisting[language=cisco]{code/base.cfg/snmp.cfg}
\lstinputlisting[language=cisco]{code/base.cfg/ssh.cfg}
\lstinputlisting[language=cisco]{code/base.cfg/vty.cfg}
